[Statistics]
Iavs=http://v7event.stats.avast.com/cgi-bin/iavsevents.cgi

[Update]
LatestBuild=365

[Update.Url.0]
Lzma=http://overseer.tools.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.365.lzma
Cabinet=http://overseer.tools.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.365.cab

[Update.Win7]
LatestBuild=498

[Update.Win7.Url.0]
Lzma=http://overseer.tools.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.498.lzma
Cabinet=http://overseer.tools.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.498.cab

[Update.Win7.Url.1]
Lzma=https://s-overseer.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.498.lzma
Cabinet=https://s-overseer.avcdn.net/tools/avast/overseer/x64/overseer.exe.498.cab

[Signature]
Signature=ASWSig2A710F354EC7CAB181F1D9A96BA1D4802BB1D85831B68143BCA84D5C3ADDC3383D0D9030B308D09B50BB343F6D8EFD5F0FD83FF174F850E15CE1D1E8EBBF674B6DASWSig2A